# RPWP 5: Находка Зефирки.

Пони Экспромт

Рэрити нашла на чердаке кучу старинных вещей. Что она найдёт там и что будет с этим делать?

## «Дневник короля» от flutterfan

В этот ласковый майский день двери школы выпустили шумную ватагу жеребят даже раньше обычного. Разделившись на стайки, они шумно обсуждали последние новости и одна из таких не выделявшаяся ничем примечательным компаний направилась в сторону фермы «Сладкое Яблоко»

— Это наш шанс получить кьютимаки изобретателей! – Скуталу взволнованно посмотрела на подруг. – Что с вами вы, что прослушали все, что сказала Чирили? Ну же, Эплблюм, Свити давайте быстрее в штаб и начнем изобретать что-нибудь.

-Что начнем Скут? У тебя вижу, опять есть идея? Вспомни нашу последнюю попытку. Мы обречены.- Не поддаваясь эйфории пегаски, заметила Эплблюм.

-Да, она права. Нам нужно все как следует обдумать прежде чем хвататься за дело.- согласилась с ней третья участница компании, единорожка Свити.

— Да что тут думать, когда на кону кьютимарки? Кьютимарки изобретателей!- Маленькая пегаска носилась вокруг подруг в явном нетерпении. Было видно, что она переполнена оптимизмом.

Некоторое время кампания жеребят обдумывала заманчивую перспективу, поневоле размечтавшись. Тропинка между тем вывела их к ферме и проходя мимо сарая Скуталу вдруг воскликнула:

-Кажется, я знаю, что нам нужно! Обломки платформы тут?

— Ты хочешь изобрести платформу? А тебя не смущает что это уже давно сделали? – голос Эплблюм был полон сарказма.

— Неа, сейчас вы все поймете. Да уж, вам то должно понравиться. Открывай сарай, а я в штаб побежала — улыбнулась пегаска и не секунды не медля умчалась прочь.

Весь вечер и несколько следующих дружная компания пропадала в сарае и немало любопытных глаз сверстников искало шелку, чтоб подглядеть, что они задумали. Когда же, наконец, двери отворились, в сарае стояла только накрытая тканью непонятная конструкция и вряд ли можно было понять ее назначение.

— Во имя всего съестного! Что же вы делали всю эту неделю? – подойдя, спросила их Эплджек.

— А ты нам поможешь доставить на конкурс? Помнишь, я говорила о конкурсе изобретателей? Сис, ну пожалуйста… Я знаю, что весной мало свободного времени, но нам очень нужно в Кантерлот! Иначе мы не покажем тебе наше изобретение! – выложила наконец козыря Эплблюм.

— Если на пару дней… Мы с Маки уже засеяли, привили саженцы, осталось только… – задумалась ненадолго Эплджек. – Лады. Присмотрю за вами в Кантерлоте и помогу, уж очень хочется увидеть, что вы там колотили и пилили всю эту неделю.

— Очень надо за нами присматривать — прошептала Скуталу подругам. На что получила тычек с двух сторон и угрозу что ее заставят саму волочь все к вокзалу, да еще и сами сверху сядут. И билеты заставят покупать. Не устояв перед мощью таких весомых аргументов и угроз Скут согласилась что присмотреть за ними, безусловно, необходимо и договорившись встретиться поутру подруги разошлись по домам.

Кантерлотская школа одаренных единорогов встретила их на следующий день достаточно оживленным сборищем у отведенного под выставку изобретений зала. Перед собравшимися молодыми изобретателями и их провожатыми держал речь пожилой единорог.

-Рад объявить ежегодную выставку открытой! — наконец закончил он и в тот же миг двери выставочного зала распахнулись.

Наша неразлучная компания в числе прочих участников заняла отведенное ей место и сняла драпировку, гордо выставив на всеобщее обозрение трехколесную тележку с педальным приводом.

—————-

p.s. Искренние извинения за безыдейность и банальность. Тема оказалась мне не по зубам.

Та неловкая ситуация, когда действительно хочется похвалить качественный текст рассказа, но впечатление портит отсутствие яркой и оригинальной идеи. По сути, у вас получилось хорошее, ровное, пусть и немного скомканное из-за дефицита времени повествование. Давайте сойдёмся на том, что вы написали приятную зарисовку из жизни Метконосцев, классический «slice of life», а неудавшийся финал спишем на трудную тему. Уверен, причина именно в этом.

## “Рэрити: Начало” от User-913

— Ох, Рэрити, ты уверена, что это хорошая идея? По твоим словам это место, было куда более красочным. Дом такой старый.

— Один из первых в Понивилле. Старая хозяйка рассказывала, что здесь был торговый пост их семейства. Складские пристройки, правда, уже десятилетия как развалились… Да, здесь ещё понадобиться навести порядок и напустить блеска, чтобы дом смотрелся так, как я его вижу. Не переживай, мам, всё будет в порядке.

— Ты уже придумала название? – поинтересовался отец.

— Оставлю прежнее «Карусель», оно как-никак подходит. Только теперь это будет бутик.

— А что там, ты смотрела? — Отец остановился перед обветшалой чердачной лестницей.

— Нет, наверху я ещё не была. Мадам Голди Коин говорила, что там, в основном, хранился старый хлам. Думаю, всё, что она хотела, уже увезла с собой.

— Она уехала?

— Куда-то на восток, к родственникам.

— Ну, лучше тогда поскорее разгрести всё, что осталось…

На следующее весеннее утро, после предыдущего дня уборок и ремонтов, Рэрити с отцом отправились на чердак. По наслоениям пыли и паутине стало очевидно, насколько давно предыдущая владелица не бывала здесь. Из-за столь «сложных» условий, работать приходилось в основном отцу, который бесстрашно вступал в борьбу с накопленной грязью. Как оказалось на чердаке были сложены ящики и чемоданы с куда более интересным содержимым, нежели просто хлам. Сначала занятые общей приборкой отец и дочь не придавали большого значения ветхим книгам, предметам быта и не быта, старым фотографиям, но к обеду, когда чердак сделался более-менее пригодным для пребывания, они, наконец, обратили на все эти вещи внимание. Их обоих как-то незаметно захлестнула волна любопытства. Оказалось, некоторые из этих вещей имели весьма экзотическое происхождение, многие фотографии были датированы годами ещё до основания города, книги представляли собой рукописи походных дневников и бухгалтерских журналов. Целые истории внезапно открылись перед ними. Никто не отвлекал их до самого вечера, -мать со Свити Белль поздно вернулись с прогулки и были удивлены их столь странным увлечением.

По дневникам и фотографиям становилось ясно, что все эти вещи некогда принадлежали некоему Коэну Рэму, путешественнику и купцу, странствовавшему чуть ли не по всем известным землям.

— Что ты будешь со всем этим делать, дорогая? – спросил её за ужином отец.

— Не знаю, полагаю, надо как-то связаться с бывшей владелицей, ведь это вещи её предка…

Однако это оказалось не просто. Своего нового адреса она не оставила, а почтам Понивилля не был осведомлён ни о каких родственниках мадам Коин. В конце концов, отец посоветовал написать в Филлидельфийское Географическое Общество, с тем, что, возможно, эта находка заинтересует их.

Менее чем через неделю после отправки письма ранним утром со скорого поезда на перрон Понивилля сошёл буржуазного вида единорог (галстук, монокль и цилиндр прилагались) в сопровождении помощника. Они незамедлительно, ориентируясь по указаниям прохожих, отправились к «Карусели». Бутик уже почти полностью приобрёл вид приличного ателье и был готов со дня на день открыться. Рэрити в связи с предвкушением этого события почти и забыла про существование «чердачных богатств», тем более что драгоценностей там, в общем-то, и не было, хоть она и почерпнула некие знания о старинной моде, но так как старого купца-путешественника по-видимому не очень заботили вопросы стиля и высокой моды, это были лишь крупицы.

Коротко раскланявшись и представившись, не очень званые гости попросили препроводить их к находкам.

— О, Селестия! Это просто фантастика! – Растеряв весь налёт вычурности, словно ребёнок, попавший в кондитерскую, председатель ФГО жадно пожирал взглядом артефакты, — Это же записи экспедиции Жан Булла в южную Зебрику! И тотемная фигурка из тех мест! Это похоже на один из священных кубов Гэша! А это фотографии старой грифонской республики! Счётная книга экспедиции в Восточную Аравию! Медный кубок с раскопок одной из первых эквестрийских игр!..

Проведя на чердаке весь день, мистер Стрикт Клевер, как он представился, спустился к семейству:

— Мисс Рэрити, это просто бесценная кладезь для истории. Мы более чем заинтересованы в приобретении всех этих находок для Национального Филлидельфийского Музея Истории. Счастье, что рукописи ещё не рассыпаются от времени. Что вы за них хотите?

—-~60~—-

Рэрити посмотрела на отца с матерью.

— Милая, делай то, что подсказывает тебе сердце.

Вздохнув, она ответила твёрдо, но не без сожаления в голосе:

— Мистер Клевер, если это действительно бесценное наследие истории Эквестрии, то я не имею права требовать за него какой-либо платы. Всё это досталось мне случайно, и было бы нехорошо удерживай я его у себя взаперти от всего мира. Вы можете забрать всё это в ваш музей, когда сможете.

Не передать словами, в каких благодарностях рассыпался этот строгий зрелый жеребец перед Рэрити, но после он убежал довольно стремительно назад на станцию.

Через какое-то время после грандиозного открытия бутика, ранним летом в Понивилль поездом вместе с ним прибыла целая группа городских пони. Они с позволения хозяйки описали и опустошили чердачное помещение. Нет, это были не судебные приставы, а музейные работники. Напоследок перед прощанием, Стрикт Клевер застенчиво проговорил:

— Слушайте, мисс Рэрити, мы вам очень благодарны, и хоть вы не потребовали платы… Я не мог не заметить, что вы тут открыли магазин…

— Бутик.

— Да, бутик платьев, тканей, всего-такого… В общем, вы уже знаете, что Понивилль выбран в качестве места проведения праздника Летнего Солнцестояния. В общем, раз я не могу отблагодарить вас материально… я написал, письмо о вас и вашем поступке Принцессе в её канцелярию… В общем держите. И прощайте.

С этими словами он протянул ей письмо, запечатанное королевской печатью с её именем на конверте. Поражённая этим жестом, единорожка осторожно вскрыла его и прочитала машинописный текст на дорогой бумаге:

«Моя верноподданная Рэрити,

По достоинству оценив Вашу щедрость, я считаю необходимым её поощрение. Их хоть этот жест не может быть сколь-нибудь равноценен, Вы, тем не менее, всегда можете рассчитывать на моё хорошее расположение. А пока в честь предстоящих празднований в Понивилле, зная о Вашей начинающейся модной карьере, назначаю Вас ответственной за праздничное оформление города.»

Внизу стояла размашистая подпись «Принцесса С.» с печатью.

Прочитав это на одном дыхании, Рэрити не смогла устоять на ногах и упала в обморок прямо на пол посреди бутика, не дотянув до своей любимой кушетки меньше метра.

elek: Интересный бытовой эпизод, раскрывающий некоторые детали прошлого Рэрити. Читая этот рассказ, хочется наложить на него слой сепии и отодвинуться подальше от пыльных воспоминаний. Всё очень связно, правильно и по-домашнему тепло.

## “Музыка моей души” от Arhivarius

Насухо вытерев теперь уже сияющий пол гостиной, Свити Белль только собиралась бежать с ведром и шваброй на второй этаж, когда от резкого грохота она выронила ведро, пролив остатки воды на пол, после чего, поскользнувшись, благополучно села рядом. Одним жалобным звуком выразив расстройство своим текущим положением и необходимостью заново драить пол, кудрявая единорожка решила узнать причину незапланированного шума.

— Рерити, ты что там творишь? Ты меня… напугала. — Свити Белль остановилась перед явно старой лестницей, о чём говорила облупившаяся краска, уходящей в тёмный провал крыши. Вдруг в глубине чердака загорелся свет. — Рерити? Ты там?

— Свити, поднимайся, ты только посмотри, что я нашла! — раздался приглушённый голос старшей сестры, судя по всему, услышавшей только последний вопрос.

Поднявшись наверх, она увидела сестру, стоявшую под единственной лампочкой. Не значительный свет открыл вид на горы какого-то хлама, среди которого угадывались игрушки, ящики с ненужными вещами и поломанная техника, явно оставленная на допочинку, или, может, уже “отремонтированная”.

— Рерити, я и не знала, что у нас есть чердак. — оглядевшись, Свити подошла к сестре.

— Я и сама забыла о его существовании. Когда-то наши родители любили собираться всякий хлам, а потом складывать его сюда. Это увлечение прошло и про чердак забыли. Сколько же лет он простоял закрытым… — осторожно, чтобы лишний раз не касаться пыли, она магией перебирала содержимое большого ящика. Достав очередную вещь, Рерити изменилась в лице.

— Свити Белль, неужели это именно она…

— А что это? — спросила единорожка, приглядываясь к небольшой расписной коробочке, заметив, как дрогнул голос сестры.

— Это музыкальная шкатулка. — ответила она, аккуратно поставив коробочку на один из столиков. — Мама включала её, когда я ложилась спать.

Никогда ещё Свити Белль не видела такой свою сестру. Взгляд потупился, она потонула в воспоминаниях своего детства, в то же время смахивая пыль со шкатулки. Но любопытство маленькой единорожки перебороло чувство важности момента:

— А она работает?

Выйдя из оцепенения, Рерити тоже над этим задумалась.

— Хороший вопрос, дорогая. Давай проверим.

Она осторожно, чтобы не сломать, провернула ключ застаревшего механизма и отпустила. Шкатулка громко заскрипела, будто готовая выстрелить всеми своими пружинами по сторонам, но спустя несколько секунд механизм разошёлся, скрип начал затихать, а сквозь него проступила мелодия. Вскоре комнату наполнила тихая умиротворяющая музыка. На глазах у Рерити проступили слёзы. Она закрыла глаза, улыбалась и забылась в мягких переливах шкатулки.

— Ты слышишь? — внезапно спросила Свити Белль.

— Да. — блаженно отозвалась Рерити. — Да. Это музыка моего детства.

— Да нет, другой звук. Похожий на колокольчик. Дверной колокольчик…

Молнией в голове пронеслось это откровение, и уже обе пони, переглянувшись, в голос крикнули:

— Хойти Тойти!

Первой ринулась вниз Рерити, за ней, не поспевая из-за ещё коротких ножек, силилась Свити Белль. Внезапно, она кое-что вспомнила и крикнула вслед сестре:

— Рерити, осторожно, я там воду…

— Уа-ха-ха!..

— … пролила…

elek: тёплые чувства вызывает этот рассказ. Пожалуй, именно это и называют “ламповостью”. Сначала я подумал, что Рэрити скучает по матери, но скучает она по тем весёлым и беззаботным временам, которые как раз переживает её сестра. Маленькая глупая сестра, в очередной раз её подставившая!

Момент юмора и второе предложение — бесценно.

## “Тайны тёмного прошлого” от Feuerleiter’a

Прошло около недели с того дня, как Рэрити отыскала путь на чердак, где хранилось множество вещей, принадлежавших когда-то её предкам. И хотя годы не пощадили большую часть этих предметов, они всё-равно оставались самыми настоящими сокровищами. Ведь память бесценна.

Каждый вечер, закончив с работой над дизайнами новых нарядов, единорожка отправлялась по ветхой лесенке под самую крышу бутика «Карусель», в поисках драгоценных крупиц знаний об основателях её рода. Это были трудные поиски. Не раз и не два её постигало жестокое разочарование, когда рассыпалась серой пылью рукопись, вышедшая из-под пера её родственника, и тем более, когда подобная участь постигала бесценные дневники. Казалось, всё её усилия так и останутся тщётны.

Нет, разумеется, были и предметы, которые смогли выдержать бурный поток времени и не разрушиться, но по большей части этих вещей можно было лишь догадываться, какие тайны они скрывают.

Особенно сильно внимание Рэрити привлекал окованный железом сундук, с выгравированным на нём лунным серпом, очень напоминающим символ принцессы ночи. Но сколько она ни билась, открыть его так и не смогла. На нём не было ни замка, ни какой-нибудь щели для гипотетического ключа, а крышка образовывала с основной частью монолитную конструкцию. Единорожка даже попыталась, вооружившись учебником чародейских наук, применить на нём заклинание Взлома Замков, но итогом стала разве что разболевшаяся голова.

Всё изменилось этой ночью. Рэрити уже привычно рылась в куче всевозможных вещей, когда через одну из незаметных глазу прорех в крыше на сундук пал луч серебристого лунного света. И в ответ на это символ, выгравированный на крышке сундука начал стремительно меняться — месяц рос, пока не превратился в изображение полной луны. Внутри сундука что-то щёлкнуло, и он открылся.

«Сегодня ведь полнолуние! Мне следовало догадаться, что этот знак как-то связан с лунными циклами, других причин для его нанесения просто не было — луна никогда не была символом нашего рода», — осенило единорожку.

Она неспешно, приблизилась к бесценному сокровищу одного из её далёких предков, и обомлела. На дне сундука лежал дивной красоты плащ, дизайном очень сильно напоминаюший те доспехи, которые сейчас носят гвардейцы принцессы Луны. Но ещё большее внимание Рэрити привлекли те предметы, что были в него завёрнуты — это был маленькие хрустальные шарики, сияющие изнутри тёплым золотым светом. Шары памяти, бесценные волшебные хранилища воспоминаний, способные сберечь их бесчисленное множество лет.

Нервно облизнув губы, единорожка сосредоточилась и коснулась одной из сфер своей магией. Она просто не могла ждать, слишком неожиданными были эти находки, и слишком велико было желание узнать об истоках её рода.

Мир погрузился во тьму.

* * *

-Мун Эмбер, за участие в мятеже ты должен понести самое строгое наказание. В ночь, когда наша любимая сестра отвернулась от нас, отреклась от своего Я и превратилась в Найтмэр Мун, погибло множество пони. Во многом, именно из-за того, что Лунная гвардия забыла о своём долге перед всем народом Эквестрии и выступила на стороне повелительницы ночных кошмаров. — обычно мягкий и заботливый, а сейчас властный и жёсткий голос принцессы Селестии тяжёлым эхом разносился по залу, где проходил суд над выжившими бунтовщиками.

Статный единорог, чьими глазами эту сцену наблюдала Рэрити, явно собрался что-то возразить, однако белая аликорн предостерегающе подняла копыто и продолжила свою речь, уже более мягко.

Лимит.

-Однако, мы помним, что верность, какую бы форму она не принимала есть одна из шести главных добродетелей, на которых зиждется гармония в нашем мире. И мы понимаем, что иного выбора у вас не было, даже если в душе вы были не согласны с вашей… богиней. Кроме того, смягчающим обстоятельством по этому делу является тот факт, что после изгнания Найтмэр Мун, — на этих словах по лицу Селестии пробежала тень, — Лунная гвардия в первых рядах сражалась с оставшимися в Эквестрии духами кошмаров. Луна не зря когда-то учила вас этому… Без вас мы могли бы и не справиться, и пострадало бы куда больше невинных пони. Посему, мой приговор следующий.

В зале наступила гробовая тишина, а ожидавшие вердикта пони, кажется, перестали даже дышать.

-Я не буду отправлять вас в изгнание вслед за Найтмэр Мун, такой кары вы не заслуживаете. Однако, все вы лишаетесь ваших дворянских титулов и регалий без права восстановления, вы отстраняетесь от вашей службы в королевской страже, а Лунная гвардия будет навечно расформирована. Кроме того, вам будет запрещено появляться в Кантерлоте, здесь вы будете персонами нон-грата. — белоснежная аликорн тяжело вздохнула. — И постарайтесь, несмотря ни на что, оставаться верными вашей настоящей принцессе. Луна… Настоящая Луна никогда бы не хотела братоубийственной войны. Она всегда старалась защищать жителей Эквестрии вместе со мной. Следуйте её заветам.

* * *

Несколькими днями позже Рэрити сидела в библиотеке и пила чай вместе с Твайлайт. Перед ними на столе лежала книга, посвящённая истории дворянских родов Эквестрии.

-Всё сходится, — заговорила лавандовая единорожка, выслушав сбивчивый рассказ подруги. — Мун Эмбер был учеником принцессы Луны и капитаном Лунной гвардии. И то, что ты являешься его прямым потомков, объясняет действительно многое.

-Ты имеешь в виду тот кошмар? Ночь, когда тёмные силы превратили меня в Найтмэр Рэрити и я едва не совершила самое чудовищное преступление против нашей дружбы и всей Эквестрии?

-Боюсь, что да, дело именно в этом. Те существа чувствовали твою связь с единорогом, который после изгнания Найтмэр Мун направил против них всю Лунную гвардию, и захотели таким образом отомстить.

-Знаешь, милая… С тех пор я довольно часто плохо спала по ночам. Иногда я боюсь, что они снова проникнут в мои сны и подчинят себе мои мысли. Но теперь… Я чувствую, что всегда смогу дать им отпор. Также, как это делал мой далёкий предок.

-Разумеется, Рэрити. А если вдруг у тебя не получится… Ты всегда можешь рассчитывать на своих друзей. А ещё я хочу сказать тебе, что Мун Эмбер тобой бы гордился. Когда все мы вместе вернули принцессе Луне её истинное Я, ты осуществила его главную мечту.

Белоснежная единорожка кивнула.

-Милая, у меня к тебе есть одна просьба. Я не слишком сильна в магии, тем более такого уровня. Ты не могли бы помочь мне записать одно воспоминание? Ему самое место рядом с теми шарами. Как финальная точка в истории, начавшейся тысячу лет назад.

От автора: Художественное заимствование чужих идей — наше всё. Шары памяти из FoE, Найтмэр Рэрити из официальной серии комиксов MLP. При этом я совершенно проигнорировал то, как развивался мятеж Найтмэр Мун, показанный в начале четвёртого сезона. В своё оправдание могу сказать разве что, «События так увидел».

elek: родственники Рэрити — это магия. Неожиданно, эта тема привлекла внимание многих. Даже неловко признаваться, что не читал комиксы и не могу ничего сказать об этом эпизоде. Приятно видеть, что Рэрити в конце концов добавила в копилку истории свой весомый вклад.

Заимствование идей — это постмодернизм, это круто.

## “Нежданная находка” от Анонимного автора

Чердак был завален множеством старых, ненужных вещей, представших перед взглядом Рарити, которые хранились здесь годами. Стол, развалившиеся от времени стулья, какие-то бумаги, банки, стоявшие в углах, покрытые толстым слоем пыли, складировались в течение долгого времени на чердаке, после чего были благополучно всеми забыты.

— Фу, сколько здесь всякого хлама и пыли! – подумала Рарити. – Я не была на чердаке с детства, я уже даже забыла про его существование. Что же делать? Надо как-то успеть всё вычистить к приходу Хойти-Тойти, не могу я же показать ему, что в моём доме есть такое неухоженное место?! А, может, лучше, просто закрыть его, как он и был? Нет, я всё же попробую здесь убраться.

— Свити, иди сюда! – крикнула Рарити.

Свити Белль, как по команде, поднялась с первого этажа, который только что закончила чистить, на чердак.

— Что тебе там нужно, Рарити? – спросила Свити.

— Мне нужно всё здесь убрать!

— Что?! Да здесь работы на целый день, я уже устала Рарити, дай мне отдохнуть, я сегодня обещала встретится с Эпплблум и Скуталу, мы планировали…

— Не спорь со мной, помогай, к приходу Хойти-Тойти всё должно быть идеально, я могу позволить себе встречать такого гостя, зная, какой беспорядок творится у меня в одной из частей дома.

— Зачем тебе это нужно? Я, вообще, не помню, когда последний раз на этот чердак заходила, закроем его, как был, и всё.

— Свити, не подводи меня, эта встреча очень важна, я должна предстать перед Хойти-Тойти в идеальном свете, как и всё в моём доме. Поэтому выноси отсюда весь хлам, а я буду здесь мыть.

— Если бы ты не наткнулась на эту лестницу, ты бы даже про неё и не вспомнила, — недовольно сказала Свити, подчинившись требованию сестры.

Свити Белль одну за другой вытаскивала старые, развалившиеся вещи с чердака и выносила их на помойку, в то время как Рарити тщательно вычищала каждый сантиметр от грязи от пыли всеми имевшимися средствами. Посреди всего мусора на чердаке, внимание Рарити привлёк один сундук, стоявший у окна. Сундук был закрыт на старый, стальной замок, однако, рядом с ним, прямо на полу лежал ключ.

— Интересно, что там может быть внутри? – подумала Рарити, и, подняв телекинезом ключ, открыла им сундук.

Внутри оказалась стопка каких-то тетрадей, несколько свёртков ткани, но больше всего внимание Рарити привлекла стеклянная коробка, внутри которой стояла гравированная медаль в форме бюста аликорна. Рарити достала коробку, вынула из неё медаль, повернула обратной стороной и стала читать надпись: «Так-так… присуждается моему деду за выдающиеся успехи производства деревообрабатывающей фабрики указом принцессы Селестии».

«Что?!! – воскликнула Рарити, не веря своим глазам. – Мой дед владел фабрикой и получил медаль от самой принцессы Селестии, а я об этом даже не знаю?! Надо сейчас пойти спросить у Твалайт, может, у неё в библиотеке есть какие-то сведения, если это так, то я просто обязана буду показать эту медаль Хйоти-Тойти, чтобы он знал, что имеет дело не с простолюдинкой, а с внучкой выдающегося промышленники Эквестрии! А пока надо это куда-нибудь спрятать, чтобы устроить мистеру Тойти сюрприз.» С этими словами Рарити положила медаль обратно в коробку, поставила её на маленький столик, который ещё хорошо сохранился, и накрыла сверху лоскутом красивой синей ткани из того же сундука. После чего пошла к Твайлайт, чтобы поделиться с ней этим удивительным открытием об истории своей семьи.

Свити Белль вернулась домой. «Рарити, ты здесь, — спросила Свити, в очередной раз поднимаясь на чердак, — что ещё нужно выбросить?» Ответа не последовало, Свити Белль огляделась вокруг, увидев на столике какой-то предмет, накрытый лоскутом ткани. Она сняла его и увидела коробку с медалью. «О, это как раз то, чего нам не хватало, — сказала Свити, — надеюсь, Рарити не расстроится, если я оставлю это себе, она же, всё равно, сказала, что весь мусор надо выбросить. А заодно прихвачу и эту тряпку для мытья, надо бы только положить Рарити что-то взамен, — хотя бы вот это», — воскликнула Свити, увидев на полу одну из тряпок, которыми Рарити мыла чердак, которая так же была синего цвета. Свити Белль взяла медаль вместе с лоскутом высококачественной такни, вместо которого положила половую тряпку и ушла из дома.

— А теперь проходите сюда, мистер Хойти, — милым говорила Рарити, приглашая важного гостя на чердак, — у меня для вас есть сюрприз, который я хочу показать вам.

Лимит.

— Я весь в предвкушении, мисс Рарити, что же вы могли такое приготовить для меня? – с любопытством спрашивал Хойти-Тойти.

— Это касается истории моей семьи, смотрите, медаль, вручённая за выдающиеся заслуги моему деду самой принцессой Селестией! – радостно произнесла Рарити, сдёрнув тряпку.

Хойти-Тойти молча стоял несколько секунд, скептически скривив лицо.

— Да, я вижу… очень остроумно, мисс Рарити, у вас есть ещё такие «сюрпризы» для меня на сегодня.

— Что? – спросила Рарити с нервной улыбкой, растянувшейся на всё лицо, когда перевела глаза на пустую коробку. – Она была здесь, клянусь Вам, я держала её в своих копытах…

— Да, да, конечно, успокойтесь, мисс Рарити, я верю вам, — снисходительным тоном говорил ей Хойти-Тойти.

Синий флаг, поднятый на мачте, развивался на ветру.

— Наконец-то, мы закончили строить крепость, — говорила Эпплблум, приколачивая наверх медаль, – сейчас только герб приделаю, и готово. Может, теперь мы, наконец, получим свои метки, благодаря тебе, Свити? Метконосцы – строители фортов, YAY!

elk: совершенно внезапно Рэрити практически накричала на сестру, а потом вдруг решает показать Хойти Тойти свой чердак, даже не прибравшись там толком. Да, стрессовые ситуации единорожка всегда плохо переносила.

И можно ли её винить в том, что у неё такая замечательная сестра, готовая придти на помощь в любую минуту? Это нелепо и довольно мило.

## “Старые жильцы” от Escapist.

– Расскажи историю, тетушка ЭйБи! – просили жеребята.

– Ох, все бы вам болтовню разводить, голодранцы, – проворчала тетя ЭйБи. – Нет, чтоб пойти яблони пооколачивать.

Жеребята уселись поудобнее и приготовились слушать, потому что ясно было, что тетушка просто интересничает. На самом-то деле она никогда не отказывалась поболтать, да привычки работать просто со скуки у она не имела. А всяких баек и сказок тетя знала не меряно, еще от своей бабушки.

– Ну, какую же вам историю рассказать? – старушка сделала вид, что ее таки уломали.

Они сидели на затененной террасе у дома ЭйБи – его так и звали Эпплы: Дом ЭйБи – и пили чай. На столе стояли чашки, сто раз битый и клееный чайник, сидела залетная курица; над головами шелестел вышитый тент, сверчком сверчал ручеек внизу между камнями, и звонко хлюпало колесо тетушкиной мельницы. Погода стояла ясная аж до прозрачных небес, таких, что можно днем разглядеть звезды.

Жеребята выбрали историю по погоде:

– Страшную!

– Про монстров!

– Про привидений!

– Вы уж разберитесь, что вам надо – монстры, привидения, – опять заворчала тетушка. – У нас в Понивиле всякого добра хватает, есть и те, и другие. Откуда ж мне знать, о ком вам надо. В общем, – тут же без перехода начала ЭйБи, – торговали мы раз с сестрой на рынке, как вдруг прискакала моя подружка, Свити.

– Здравствуй, Эпплджек, – поздоровалась она. – Привет, Эпплблум! Я нашла что-то невероятное!

– Что там такое? – спросила я. Эпплджек покосилась на меня, ну как всегда, когда я собиралась куда-нибудь убежать по своим делам.

– Ну, на самом деле это Рэрити нашла, – поправилась Свити Бель. – Оказалось, что в ее бутике была лестница на чердак, и на чердаке вовсе не пусто, как мы думали. Там целый огромный склад разных древних вещей.

– Ух ты! Ты имеешь ввиду – вообще всяких вещей?

– Самых разных. Куча старинной одежды, мебель, и какие-то совсем непонятные вещицы.

– Здорово! Мы могли бы позаимствовать что-нибудь для нашего клуба, – обрадовалась я.

– Мы могли бы позаимствовать что-нибудь для хозяйства, – заметила Эпплджек – ну, она всегда думает о хозяйстве. Но я обрадовалась ее словам, потому что мне вдруг очень захотелось бежать в бутик, но я не могла оставить Эпплджек на рынке. Она совсем не умеет работать с покупателями.

В общем, я смогла ее уболтать. Мы решили, что быстренько посмотрим на богатства Рэрити, а за лотком попросили приглядеть соседей. Так мы все и оказались там, в тот день.

Не буду рассказывать, как мы дошли до бутика, и что делали в нем самом. Туда вы и сами можете сходить посмотреть. А если подниметесь на верхний этаж, то там и найдете ту самую дверцу на чердак. Теперь она всегда заперта.

Тогда же мы могли заметить, что она была заперта, и даже спрятана – прежние хозяева как закрыли ее, так и заштукатурили потолок вместе с ней заподлицо, и закрасили. Немудрено, что за все годы Рэрити ни разу не замечала ее, странней даже, как она ее в конце концов нашла. В дверь была встроена лестница; она совсем рассохлась, бледное, как кость, дерево растрескалось так, что страшно ступить. Наверху я не могла разглядеть ни лучика света: чердак казался совсем темным, как чей-нибудь открытый во сне рот, и воздух оттуда шел какой-то странный, не такой.

Мы поднялись наверх; лестница под нами скрежетала так, что я думала – не миновать нам падения. Обошлось. На чердаке и впрямь стоял мрак, Рэрити пришлось засветить рог, а сестра взяла свечку. Там было окошко, но совсем маленькое, с плотной решеткой, а стекло его покрывали какие-то засохшие ржавые пятна, вроде сухой тыквенной слизи.

Зато богатства нам открылись дивные. Нигде я не видала столько необычных вещей. Больше всего оказалось одежды, она лежала кучами под пыльными чехлами, висела на странных древних манекенах, на которых зачем-то давным-давно нарисовали глаза и рты. Рты вроде как улыбались, но от того не выглядели приятней; у прадедов был странный вкус.

Но нас со Свити не очень интересовали старые наряды с их вуалями, пелеринами и прочей лишней тканью. Мы побрели глубже, в проход, оставленный кем-то давно среди старой мебели и других вещей. Тут был очень интересный огромный дубовый шкаф, запертый, ручки на дверях накрепко скручены проволокой; какая-то штука с большим деревянным колесом грозилась нам пучками острых спиц, она опиралась на ножки, похожие на паучьи лапы. На старой тумбе со следами когтей лежала какая-то истрепанная книжка в кожаной обложке, на которой зачем-то была кьютимарка – наверное, прежний владелец пошутил. Еще мы нашли интересное большущее трюмо с разбитым зеркалом: почему-то казалось, что за дырой в зеркале ничего нет. Все было ужасно перепачкано в пыли, и едва ли там кто-то был до нас. Мы видели лишь одни следы копыт – должно быть, там проходила Рэрити, когда впервые поднялась на чердак.

Я присмотрела огромный, необычный шерстистый плащ, и хотела прихватить его с собой, но он словно уполз у меня из-под копыт. Я сразу поняла, на кого думать, и потребовала:

– Эпплджек! В хозяйстве он не нужен, и вообще, я первая заметила!

– О чем это ты? – спросила ЭйДжей откуда-то сзади. Я обернулась, и увидела сестру. Она стояла, держа подсвечник, тени дрожали на ее лице, и она смотрела на Свити Белль, которая почему-то пятилась назад и смотрела вверх. Прежде чем я поняла, в чем дело, что-то упало меж нами.

– Ай! – вскрикнул кто-то.

– Кто это? – спросила я.

– Что там у вас произошло? – спросила Рэрити.

– Уронила свечку! – откликнулась сестра.

– Ее нужно немедленно найти! – испугалась Рэрити. – Здесь столько ткани, может случиться пожар!

Сестра что-то проворчала насчет того, что впотьмах не больно чего-то найдешь. [lim]Вдруг я услышала голос Свити Белль. Он дрожал.

– Здесь есть что-то! – сказала она. Загорелся маленький синий огонек – это подошла Рэрити.

Мы вновь смогли разглядеть друг друга, и я увидела Свити. Она спряталась под трюмо и смотрела куда-то вверх. Я подняла глаза, но ничего не увидела на темном потолке. Только шевелились клочья пыльной паутины.

И вдруг эта темно-серая паутина сдвинулась и как-то потянулась к нам всей своей массой. Рэрити завизжала – ну, как она умеет, и признаться, тогда мы все не удержали голос. Я успела выдернуть из-под трюмо Свити Белль, прежде чем ЭйДжей подхватила меня и потащила к окошку, к свету. Там мы обернулись, не в силах отдышаться и унять трясущиеся ноги, и уставились в темный проход.

Сперва ничего не было. Потом оно вновь зашевелилось: будто кусок темноты отделился от прочего пространства и двинулся к нам. Бледный оконный свет отразился в каких-то огромных черных бусинах, мы увидели копошение чего-то многосуставчатого, покрытого желто-сизой грубой щетиной. Рэрити опять завопила, но теперь хоть внятно:

– Моль!

И правда, это была моль, но какая! Ни до того раза, ни после я не встречала подобной матерой тварюги, она казалась с лошадь величиной. Мы не стали проверять, что она ест, кроме одежды, и метнулись вниз; Рэрити захлопнула люк и как могла, запечатала своей единорожьей магией. Мы никак не могли успокоиться. Я думала, Свити Белль впадет в истерику от пережитого, но с ней обошлось. С Рэрити, конечно, было потруднее, сгоряча она хотела спалить весь бутик, чтоб, значит, “не выпустить зло наружу”.

А потом мы сбегали за Флаттершай, и она увела эту животину к себе. Не такая уж страшная оказалась. Кстати, она до сих пор жива, прячется на чердаке в ее коттедже. Можете как-нибудь заглянуть в гости, и, если не жаль, прихватите что-нибудь из старых шмоток – она это любит, да Флаттершай ценит благотворительность.

К концу качество сильно проседает — торопился, время кончалось.

elk: да уж, в арсенале Эпплблум достаёт историй и про привидений и страшных и про монстров из бурной молодости. Поэтому очень непривычно видеть её старой, многих, но не её. Вообще, здорово, что моль в конце концов переселили к Флаттершай. Но как она прожила на чердаке все эти годы и чем питалась?

Я не перестаю удивляться бутику “Карусель”, зачастую успешно нарушающему принципы Декартова пространства.

## “Подарок” от Noname

Много мест и местечек в Эквестрии, но уже давно центром притяжения для событий стала деревенька с небольшой, в общем, то историей основанная у края Вечно свободного леса. Деревенька эта называлась Понивилль и пережила много перемен и за последний год став эпицентром судьбоносных для всей Эквестрии событий. Газеты среагировали не сразу, но сейчас в эру трех принцесс резиденцию этой самой третьей держали под прицелом фотоаппаратов все важные издания страны. У журналистов свои каналы получать информацию, а посидев с ними за чашечкой чая можно узнать много нового.

Рарити знала как вести беседу и ловко уводила тему разговора от подруг и их приключений. Не выдав ничего и при этом оказаться в курсе кантерлотских слухов. Да, это искусство и единорожка владела им в совершенстве. Она давно раскусила, кто скрывается за личиной коммивояжера и была всегда безупречно тактична и мила с ним. Уже который раз он приглашал ее посидеть в кафе и мило поболтать, надеясь на эксклюзивный материал для первой полосы «Эквестрия Дейли Ньюс». Напрасные надежды.

Распрощавшись и оставив незадачливому репортеру смутную надежду добиться цели в следующий раз, единорожка Рарити сначала не спеша, а скрывшись из виду уже быстрее направилась к дому. Время. Его всегда не хватает именно когда оно так нужно. Слухами, как известно земля полниться и один из них весьма взволновал белоснежную единорожку. В ее прелестной головке было место для эмоций и холодного расчета, а еще там было место мыслям и сейчас они, сменяя друг друга, проносились перед ее внутренним взором:

«Хойти Тойти приедет в Понивилль! Зачем? Может он хочет обсудить с ней дальнейшее сотрудничество? Отметит день рождения в их деревне. Немыслимо! Возможность? Подарок? Дефиле в его честь? Было…»

Между тем добравшись до своего дома, а по совместительству бутика «Карусель» Рарити окликнула младшую сестру – Свити. Золотце, ты дома?

-Да Рарити.- Донеслось до нее с кухни. – Будешь морковные котлеты?

Рарити принюхалась и с удивлением отметила, что гарью в доме совсем не пахнет. Выйдя на кухню она с удивлением обнаружила полный порядок и в дополнение к нему очень аппетитно выглядящий обед на столе.

— Свити, послушай. Думаю, у нас послезавтра будет важный гость и у этого гостя день рождения. Надо немного прибраться. Я хочу пригласить его посмотреть мои последние наработки.- Рарити с надеждой посмотрела на сестру.

— У нас и так все блестит от чистоты Рэр. Хоть принцессу Селестию приглашай, только закрыть комнату с творческим беспорядком и готово. Ты лучше скажи, у кого день рождения мы же завоеватели меток, устроим вечеринку и будем совсем как Пинки Пай. Хотя четыре Пинки на деревню… – задумалась над перспективой единорожка помладше.

— У Хойти Тойти. Помнишь он приезжал? – Спросила Рарити, усаживаясь к накрытому столу. – Свити, ты научилась чудесно готовить. Может, ты станешь кулинаром? – Заметила она, попробовав салат и котлеты. — В общем, я хочу сделать подарок. Да такой чтоб он каждый день вспоминал меня и наш городок.

— Рэр. Он не станет носить что-то долго. Чтобы ты не сшила для него. Помню его. Весь такой важный, строгий.- Свити Белль уселась напротив старшей сестры и отхлебнула яблочного сока.

— Знаю. Настало время вспомнить кое-что из прошлого. Думаю ему понравиться. Спасибо за обед, золотце. Ты приберись немного, а я побежала – и секунды не медля, белоснежная единорожка выскочила из кухни, а затем и вовсе из дому. Оббежав пол Понивилля и добыв желаемое только к вечеру она, вернувшись уже затемно, открыла так давно запертую дверь на чердак. Под слоем пыли и колышущейся паутиной было похоронено множество старых воспоминаний. Рарити же интересовал только забытый за ненадобностью сундук и странного вида стол с множеством загадочных для непосвященного предметов. Да, настало время вспомнить прошлое и единорожка провела всю ночь за работой и воспоминаниями. Лишь пара свечей и магия составляли ей кампанию, но и их было достаточно. Лишь к утру она довольная результатом заснула прямо на столе и рядом с ней лежали выполненные с безукоризненным стилем прирожденного ювелира из редкого черного сапфира часы. Золотой браслет и часовой механизм были великолепны, а в сочетании с изысканным выплавленным магией и инструментом корпусом смотрелись просто незабываемо. Рарити же тем временем снились сны о новых коллекциях и они были прекрасны.

elek: светская Рэрити — лучшая Рэрити. И тут неожиданным контрастом выглядит совершенно неестественное поведение Свити. Что ж, видимо она, наконец, повзрослела. Здесь визит Хойти Тойти не выглядит чем-то ненатуральным. Вписано, органично, красиво.

Надеюсь, сны о работе не беспокоят Рэрити и она сохранит свою красоту ещё много лет.

## “Густонаселённый чердак” от kvasya

— Рерити! Спаси меня! — раздался приглушенный крик.

Рерити вздрогнула, приподняла голову и прислушалась, но больше никаких звуков не последовало. Потратив некоторое время на анализ информации, она пришла к выводу, что крик раздался из чердака. Она вскочила и потрусила к крышке люка, ведущей наверх.

— Свити Бэль, дорогая, что случилось? — Ответом для единорожки стало молчание.

Рерити быстро вскарабкалась на чердак и вгляделась в темноту. На трехнедельном слое пыли отчетливо были видны следы маленьких копыт, уходящие куда-то вдаль.

"Что она забыла здесь!!?" — могла бы удивиться Рерити, если бы плохо знала свою сестру. Белая единорожка тяжело вздохнула, зажгла фонарь, лежавший возле входа, и слеветировала его вперёд перед собой. Свет выхватывал всё новые и новые предметы, десятилетиями лежащие в этом Селестией забытом чердаке.

Внезапно свет фонаря отразился в чьих-то огромных зелёных глазах. Рерити взвизгнула и метнула первый попавшийся предмет в сторону потенциального противника.

— МЫ НЕ ВРАГИ ТЕБЕ! — раздался рассерженный вой.

Рерити вдруг поняла, что владелицей голоса может быть только одна пони.

— Принцесса Луна? Что вы сдесь делаете? — встревожено спросила она.

Луна вступила в круг света.

— Хорошая точность. — буркнула принцесса, угрюмо потирая мордочку. — случилось так, что я была сравнительно неподалёку, когда услышала мольбу о помощи. Я смогла телепортироваться к месту, откуда кричали, но тут уже никого не было.

— Я полагаю, о помощи просила моя младшая сестра, Свити Бэль, её следы ведут туда, — Рерити указала на длинный корридор. — Надо спешить.

— Отлично, идём! — и они двинулись в сторону корридора.

Не пройдя и двадцати метров, они вдруг вляпались во что-то.

— Ох! Я прибиралась здесь три недели назад, когда здесь всё это? — жалобно вопрошала Рерити, пытаясь сгладить гнетущее впечатление бардака, пока Луна магическим огнём выжигала паутину.

Внезапно откуда-то сверху упала тушка гигантского паука. Отчаянно перебирая лапами, он пытался перевернуться брюхом вниз. Рерити схватила весьма кстати лежавшую рядом швабру и начала колошматить ей по отвратительной голове паука. Пока тот не затих.

— Вроде “успокоился”. Из тебя вышел отличный ДД. — произнесла Луна, осматривая место схватки. — Я тоже закончила с паутиной, двигаем дальше, мне всё это не нравится.

Рерити кивнула, и пошла следом за Принцессой, захватив с собой швабру.

Внезапно один из старинных доспехов, стоявший у стенки корридора с громким лязгом начал двигаться. Он повернул шлем в сторону пони и принял боевую стойку с явно недобрыми намерениями.

— Да что же это такое! Отвечай, уродливое создание, где сестра моя, Свити Бэль! — угрожающе произнесла Рерити и запустила швабру во врага.

Но она просто отскочила от живого доспеха, не нанеся ему видимого ущерба. Откуда-то из под забрала раздался злобный смех.

— У этого монстра высокое сопротивление к физическому урону. Магией его надо. — наставительно произнесла Луна, отправляя пучок разрушительной энергии в сторону врага. И вдруг принцесса вскрикнула от боли, очевидно, призрак что-то бросил в неё и вывел из строя.

Доспех начал медленно двигаться в их сторону, постепенно ускоряясь. Шелканье и лязганье начало болью отдаваться в ушах. Рерити поняла, что дело дрянь. Напрягшись, она бросила заклятие восстановления на принцессу.

— Спасибо! — выдохнула та и поспешно закончила заклинание. Огромный столп света вырвался из её рога и буквально взорвал доспех. Его осколки разлетелись на десяток метров, чуть не поранив кобылок.

— Это было опасно! — выговорила наконец Луна. — я чувствую, что мы почти достигли цели, впереди нас ждет местный босс подземелья. А у тебя наверно совсем не осталось маны, да?

— Это чердак.

— Прошу извинить мою оплошность. Опасность заставила меня перейти на древнеэквестрийский. — Луна сменила тему. — Мне кажется, впереди виден свет.

— Думаю, надо идти. Только возьму этот меч, с которым на нас шел доспех. Чувствую — пригодится.

И они двинулись вперёд.

Спустя всего лишь минуту они вышли наконец в небольшую комнату залитую лунным светом. А в центре сидела Свити Бэль.

— Привет Рерити!

— А где босс? — растерянно пробормотала Луна.

— Босс — это я! А Скуталу и Эпплблум — мои верные товарищи! — Вдруг из-за спины Свити Бэль показались её подруги.

Рерити нахмурилась: “Я не помню, чтобы разрешала вам здесь устраивать штаб. К тому же у вас уже есть один.”

— Но сестра-а. Тут гораздо больше места. Заодно мы могли бы разобрать все эти ненужные вещи. Тут столько всего интересного!

— Я слышала как ты звала на помощь.

— На нас напал паук — но Эпплблум дала ему копытами по голове, так что он надолго запомнит!

Луна тихонько хихикнула. А потом зевнула.

— Ну хорошо, девочки — Рерити сделала паузу, пытаясь вмиг осознать всё произошедшее с ней за последний час. Не получилось. — Время позднее, вам вообще-то положено спать сейчас а не по этим жутким местам ползать. Давайте возвращаться. А завтра подумаем.

— Ладно. — слегка разочарованно протянула Свити Бэль и поплелась к Рерити. А за ней, переглянувшись, её подруги.

— Тем более вы побеспокоили нашу принцессу. Спасибо Вам большое за помощь. — обратилась она к Луне.

Луна улыбнулась и проговорила — Рада, что у вас всё в порядке. Кажется мне пора сажать луну и идти спать, а вам просыпаться. — После чего она слегка приподнялась навстречу лунному свету, струившемуся из окна и растворилась в нём.

elek: внезапно! Это было внезапно. Ещё более внезапно, что в конце Рэрити не проснулась.

То есть всё произошло на самом деле? Ух, Рэрити-паладин и Луна-маг зачищают “подземелье” на чердаке, что бы сразить с боссом — Метконосцами. В интернете в таких случаях принято говорить “ME GUSTA”. Это безумно, быстро, пафосно и довольно весело!